-- Elimina una FK obsoleta heredada de Django: home_securitytoken.user_id
-- referenciaba auth_user.id, pero en el portal migrado estas tablas home_*
-- se indexan por el id de cuenta de AzerothCore (acore_auth.account.id), no por
-- auth_user (que quedó prácticamente vacío tras la migración).
--
-- Con la FK, /api/account/security-token daba HTTP 500 al emitir un token, lo
-- que impedía activar la verificación en 2 pasos (/security-2falogin), que
-- exige un token de seguridad. Al quitarla, ambos flujos funcionan.
--
-- Reversible: para recrearla (no recomendado) haría falta poblar auth_user.
ALTER TABLE django_wow.home_securitytoken
  DROP FOREIGN KEY home_securitytoken_user_id_03c61b81_fk_auth_user_id;
