-- Contador de visitas por tema (opcional). Aplicar sobre la base `acore_web`.
-- El foro funciona sin esta columna (detección automática); aplícala para
-- activar el contador de visitas.
ALTER TABLE `forum_topics` ADD COLUMN `views` INT NOT NULL DEFAULT 0;
